%* Last edited: Sep  5 21:26 1996 (misha)
\fbox{\epsfbox{/fs/abacus/misha/thesis/PS/idealq.ps}}

%%\mypsfigx{\textwidth}{dpshifdt100.epsi}{abacus2net}{Foo}{Bar}

%%% Local Variables: 
%%% mode: latex
%%% TeX-master: "main"
%%% End: 
